尾崎山公園

対馬の西南端に突出した半島で朝鮮海峡と対馬海峡の境界にあたる岬。
昔から海路の目印となっていますが潮が速いうえ浅瀬が多いため難所でもあります。

海岸は断崖が続き、波がぶつかる様子に海の荒々しさを肌で感じられる場所です。
展望台から見える豆酘崎の景色は深い群青の海の色と岩礁によって立つ白波とのコントラストが美しく、ついついカメラを向けたくなります。

季節や天候によって海や空の色が違ってさまざまな表情を楽しめます。
天気次第では壱岐、佐賀呼子が見えることもあるそうです。

周辺は尾崎山自然公園として整備されており、約5000本のクロマツが生い茂る１周972ｍの遊歩道の途中には戦時中の弾薬庫跡もあります。